25-JUN-96   12:01:38
                                     SDRC  I-DEAS VI.i(s):  Solid_Modeling

Database: spec0203 Units   : SI
View    : FIX_SIDE (modified) Display : No stored Option
  Task: Assembly    Bin: 1-MAIN
System: 9-TOP (modified)           Update Level: Full